en	Main language page
fr	Page dans la langue de base

en	Choose the page in the language marked as fallback equals this page.
fr	Choisissez la page dans la langue de secours qui correspondra à cette page.

en	Foreign-Domain Root Page
fr	Page de base dans le domaine étranger

en	Select the root page if this page tree is related to another domain.
fr	Sélectionnez la page de base si la structure de la page est liée à un autre domaine.

en	This is a main language root site
fr	Il s'agit d'un domaine principal

en	Keep query parameters
fr	Conserver les paramètres de requête

en	Enter a comma separated list of query parameters that should be kept when switching to a translation of this page.
fr	Introduisez une liste des paramètres de requêtes qui seront conservés lors du basculement d'une langue à l'autre de cette page. Les paramètres doivent être séparés par une virgule.

en	Language & Translation
fr	Langue et traduction